Selecione esta opção para que o Windows Scripting Host feche os scripts após eles terem sido executados por um determinado número de segundos.

Você pode usar esta opção para impedir que os scripts sejam executados por muito tempo ou indefinidamente.


Especifica quantos segundos serão permitidos para o script ser executado.

Se a caixa de seleção Interromper os scripts após um determinado número de segundos não estiver selecionada, esta caixa de texto não estará disponível e estará esmaecida.


Selecione esta opção para o Windows Scripting Host exibir informações sobre a versão do Windows Scripting Host sempre que você executar um script.


Selecione esta opção para restaurar as configurações padrão do Windows Scripting Host.


Selecione esta opção para que o Windows Scripting Host feche o script selecionado após ele ter sido executado por um determinado número de segundos.

Você pode usar esta opção para impedir que o script seja executado por muito tempo ou indefinidamente.


Especifica quantos segundos serão permitidos para o script selecionado ser executado.

Se a caixa de seleção Interromper o script após um determinado número de segundos não estiver selecionada, esta caixa de texto não estará disponível e estará esmaecida.


Selecione esta opção para o Windows Scripting Host exibir informações sobre a versão do Windows Scripting Host sempre que você executar o script selecionado.


Selecione esta opção para restaurar as configurações padrão do Windows Scripting Host para o script selecionado.


Para visualizar informações neste arquivo da Ajuda

1	Clique aqui  [image]  para executar o Windows Scripting Host.

2	Para obter ajuda sobre um item, clique em [image] na parte superior da caixa de diálogo e, em seguida, clique no item.

Observação

Você também pode iniciar o Windows Scripting Host se clicar no menu Iniciar, Executar, digitar WScript.exe, e, em seguida, pressionar ENTER, ou se clicar com o botão direito do mouse em um atalho para um script e clicar em Propriedades.